Divide & Conquer eText

Mergesort

Parallel C Solution

Split Function

Source Code Reliability Documentation

Self-similar structure at every level of the electronic textbook

Methodologies for general patterns of solution design

Canonical design solutions for given specific problems

Implementations vary by language, granularity, and machine architecture

Bundles of content at the lowest modular design level

Archetypes

Applications

CaseBooks

Function Points

Hierarchical Levels:

Content

Information packets